CAPTION='vnstat: vnstat.conf'
DESCRIPTION='$(lang de:"Offizielle manpage: " en:"Official manpage: ")<a target=blank href=http://humdi.net/vnstat/man/vnstat.conf.html>http://humdi.net/vnstat/man/vnstat.conf.html</a>'

CONFIG_FILE='/tmp/flash/vnstat/vnstat.conf'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof vnstatd > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.vnstat restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=30

