. /mod/etc/conf/tinc.cfg

CAPTION="Tinc: Server3 (${TINC_SERVER3:-$(lang de:"deaktiviert" en:"deactivated")})"
DESCRIPTION='$(lang de:"Manpage auf" en:"Manpage at") www.die.net: <a target=blank href=http://linux.die.net/man/5/tinc.conf>http://linux.die.net/man/5/tinc.conf</a>'

CONFIG_FILE="/tmp/flash/tinc/hosts/$TINC_SERVER3"
CONFIG_SAVE='modsave flash; [ "$(/etc/init.d/rc.tinc status)" == "running" ] && /etc/init.d/rc.tinc restart'
[ -z "$TINC_SERVER3" ] && CONFIG_SAVE='false'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=30

