CAPTION='Stunnel: $(lang de:"Dienste" en:"services")'

CONFIG_FILE='/tmp/flash/stunnel/svcs'
CONFIG_SAVE='modsave flash; [ "$(/etc/init.d/rc.stunnel status)" != "stopped" ] && /etc/init.d/rc.stunnel restart'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=30
