CAPTION='Freetz: shutdown'
DESCRIPTION='$(lang de:"Hier k&ouml;nnen Befehle eingetragen werden, die w&auml;hrend des Herunterfahren ausgef&uuml;hrt werden sollen." en:"Here you can enter commands to be executed during system shutdown.")'

CONFIG_FILE="/tmp/flash/mod/shutdown"
CONFIG_SAVE="chmod +x $CONFIG_FILE;modsave flash;"
CONFIG_TYPE="text"
