CAPTION='$(lang en:"Inetd custom config" de:"Inetd: Benutzerdefinierte Konfiguration")'
DESCRIPTION='Syntax: &lt;service_name&gt; &lt;socket_type&gt; &lt;proto&gt; &lt;flags&gt; &lt;user&gt; &lt;server_path&gt; &lt;args&gt;'
CONFIG_FILE='/tmp/flash/inetd/inetd.user'
CONFIG_SAVE='modsave flash; pidof inetd >/dev/null && /mod/etc/init.d/rc.inetd config'
CONFIG_TYPE='text'
TEXT_ROWS=30
