CAPTION='DavFS2 SSL Server Certificate for server 2.'
CONFIG_FILE='/tmp/flash/davfs2/servercrt2.pem'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if [ ! -z "$(pidof mount.davfs)" ]; then echo ""; /etc/init.d/rc.davfs2 reload; fi'
CONFIG_TYPE='text'
