CAPTION='autofs: auto.conf'
DESCRIPTION='$(lang de:"Syntax: Bezeichnung [-Optionen] Ursprung" en:"Syntax: key [-options] location")'

CONFIG_FILE='/tmp/flash/autofs/auto.conf'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof automount > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.autofs restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=15

