CAPTION='Knockd config'

CONFIG_FILE='/tmp/flash/knockd.conf'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if [ -n "$(pidof knockd)" ]; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.knockd restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'
