CAPTION='PPPD: Server Cert'
DESCRIPTION='Zertifikat f&uuml;r den Server.'
CONFIG_FILE='/tmp/flash/ppp/server.crt'
CONFIG_SAVE='modsave flash'
CONFIG_TYPE='text'
