CAPTION='PPPD: EAP-TLS settings on client side'
DESCRIPTION='Syntax: &lt;client name&gt; &lt;server name&gt; &lt;client cert&gt; &lt;server cert&gt; &lt;CA cert&gt; &lt;client key&gt; &lt;IP addresses&gt;<br>'

CONFIG_FILE='/tmp/flash/ppp/eaptls-client'
CONFIG_SAVE='chmod 600 ${CONFIG_FILE}; modsave flash'
CONFIG_TYPE='text'
