CAPTION='PPPD: CRL'
DESCRIPTION='Liste mit zur&uuml;ckgezogenen Client-Zertifikaten (optional).'
CONFIG_FILE='/tmp/flash/ppp/crl.pem'
CONFIG_SAVE='modsave flash'
CONFIG_TYPE='text'
