CAPTION='Onlinechanged'
DESCRIPTION='$(lang de:"Das folgende Shell-Skript wird jedes mal ausgef&uuml;hrt, wenn sich der Status der Internetverbindung (und meist auch die IP) des Routers ver&auml;ndert.<br />Das Skript wird mit einem Parameter aufgerufen, welcher folgende Werte annehmen kann: start, online, offline." en:"The following shell-script is executed every time when the status of the internet-connection changes.<br />The script is executed with one parameter, which can have one of the following values: start, online, offline.")'
CONFIG_FILE='/tmp/flash/onlinechanged/onlinechanged-cgi'
CONFIG_SAVE='modsave flash'
CONFIG_TYPE='text'
