CAPTION="$(lang de:"RRDstats - Gruppen-Definition f&uuml;r DigiTemp" en:"RRDstats - group definition for DigiTemp")"
DESCRIPTION="Syntax: &lt;nice_name&gt; &lt;group_name&gt; &lt;some useless comments&gt;<br>
($(lang de:"z.B.: Sensor_1 Gruppe_A" en:"for example: Sensor_1 Group_A"))<br>
$(lang de:"KEINE TABULATOREN - NUR LEERZEICHEN!" en:"NO TABS - ONLY SPACEBARS!")"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/rrdstats/digitemp.group'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof rrdstats > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.rrdstats restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=15
