CAPTION="$(lang de:"RRDstats - Grundeinstellungen f&uuml;r DigiTemp" en:"RRDstats - configuration for DigiTemp")"
DESCRIPTION="$(lang de:"Syntax der .digitemprc" en:"Syntax of the .digitemprc")"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/rrdstats/digitemp.conf'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof rrdstats > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.rrdstats restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=15
