CAPTION="$(lang de:"RRDstats - Alias-Definition f&uuml;r DigiTemp" en:"RRDstats - alias definition for DigiTemp")"
DESCRIPTION="Syntax: &lt;device_id&gt; &lt;color_code&gt; &lt;nice_name&gt; &lt;some comments&gt;<br>
($(lang de:"z.B.: 0123456789ABCDEF #0069FF Sensor_1" en:"for example: 0123456789ABCDEF #0069FF Sensor_1"))<br>
$(lang de:"KEINE TABULATOREN - NUR LEERZEICHEN!" en:"NO TABS - ONLY SPACEBARS!")"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/rrdstats/digitemp.alias'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof rrdstats > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.rrdstats restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=15
