CAPTION='DH Params (OpenVPN)'
DESCRIPTION="Diffie-Hellmann Parameter$(lang de:". Wird nur f&uuml;r den Server-Betrieb mit Zertifikaten ben&ouml;tigt." en:"s. Only needed when run as server with certficiates.")"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/openvpn/dh.pem'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if [ ! -z "$(pidof openvpn)" ]; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.openvpn reload; fi'
CONFIG_TYPE='text'

