CAPTION='ngircd: ngircd.conf'
DESCRIPTION="$(lang de:"Dokumentation auf" en:"Manual at"): <a target=blank href=http://ngircd.barton.de/documentation.php.de>ngircd.barton.de</a>"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/ngircd/ngircd.conf'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof ngircd > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.ngircd restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=70

