CAPTION="MySQL: $(lang de:"Statusseite" en:"Status page")"
DESCRIPTION="$(lang de:"Diese Befehle werden zum anzeigen der Statusseite ausgef&uuml;hrt" en:"This command will be executed to the show status page")."

CONFIG_FILE='/tmp/flash/mysql/status.sh'
CONFIG_SAVE='modsave flash'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=30

