CAPTION='Freetz: udev-final'
DESCRIPTION="$(lang de:"Diese Regeln werden am Ende von UDEV ausgef&uuml;hrt" en:"rules are executed at the end of udev").<br>
$(lang de:"Daten auslesen: 'udevadm monitor --udev' & Ger&auml;t verbinden & 'udevadm info -ap /PFAD/VOM/MONITOR'" en:"To get data: 'udevadm monitor --udev' & attach device & 'udevadm info -ap /PATH/FROM/MONITOR'")"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/mod/udev-final.rules'
CONFIG_SAVE='modsave flash;udevadm control --reload-rules'
CONFIG_TYPE='text'
