CAPTION='LCD4linux: lcd4linux.conf'
DESCRIPTION="$(lang de:"Dokumentation" en:"Documentation") : <a target=blank href=https://lcd4linux.bulix.org/wiki/Manual_de>https://lcd4linux.bulix.org/wiki/Manual_de</a>"

CONFIG_FILE='/tmp/flash/lcd4linux/lcd4linux.conf'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if pidof lcd4linux > /dev/null; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.lcd4linux restart; fi'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=40

