CAPTION="$(lang en:"Inetd current config" de:"Inetd: Aktuelle Konfiguration")"
DESCRIPTION='Syntax: &lt;service_name&gt; &lt;socket_type&gt; &lt;proto&gt; &lt;flags&gt; &lt;user&gt; &lt;server_path&gt; &lt;args&gt;'
CONFIG_FILE='/etc/inetd.conf'
CONFIG_SAVE='false'
CONFIG_TYPE='text'
TEXT_ROWS=30
