CAPTION="fhem: fhem.cfg"
DESCRIPTION="$(lang de:"FHEM Einstellungen" en:"FHEM settings")"

CONFIG_FILE='/mod/etc/fhem/fhem.cfg'
CONFIG_SAVE='modsave flash; /mod/etc/init.d/rc.fhem restart'
CONFIG_TYPE='text'

TEXT_ROWS=15

